Мера

PDF печать

Мера — философский термин, обозначающий в своем самом общем виде определённое соединение качественных и количественных характеристик предмета, посредством которого этот предмет может быть измерен. Термин «Мера» употребляется в различных значениях составляющих его моментов – качества и количества, а также и с разным значением взаимосвязи этих моментов.

Читать полностью: Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970

Contents