Рефлекс

PDF печать

Рефлекс — (от лат. reflexus – обращение назад; в переносном значении – отражение) – общий принцип регуляции поведения живых систем; двигательный (или секреторный) акт, имеющий приспособительное значение, детерминированный воздействием сигналов на рецепторы и опосредствованный нервными центрами…

… На новый путь теорию Рефлекса вывел Сеченов. Прежнюю сугубо морфологическую схему Рефлекса он преобразовал в нейродинамическую, выдвинув на передний план соединение центральных процессов в естественные группы. Регулятором движения было признано чувствование различной степени организации и интеграции – от простейшего ощущения до расчлененного чувственного, а затем и умственного образа, воспроизводящего предметные характеристики среды.

Соответственно афферентная фаза взаимодействия организма со средой мыслилась не как механический контакт, а как приобретение информации, детерминирующей (обуславливающей — прим.ред.) последующий ход процесса. Функция центров трактовалась в широком плане биологической адаптации. Двигательная активность выступила как фактор, оказывающий обратное влияние на построение поведения – внешнего и внутреннего (принцип обратной связи).
В дальнейшем крупный вклад в развитие физиологических представлений о механизме Рефлекса внес Шеррингтон, изучивший интегративное и адаптивное своеобразие нервных актов.

И. П. Павлов, продолжая линию Сеченова, экспериментально установил различие между безусловным и условным Рефлексом и открыл законы и механизмы рефлекторной работы головного мозга, образующей физиологический базис психической деятельности.

Читать полностью: Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970

Contents